;--------------------------------------
;  FREEMEM.DEF module definition file
;--------------------------------------

NAME		FREEMEM		WINDOWAPI

DESCRIPTION 	'Free Memory Display (C) Charles Petzold, 1988'
PROTMODE
HEAPSIZE		1024
STACKSIZE		8192
EXPORTS 		ClientWndProc
