Daryl                        <--- Sysop's First Name
Stogner                      <--- Sysop's Last Name
\CAT\NODE1\CALLINFO.BBS      <--- PATH to door.SYS/CALLINFO.BBS
COM1                         <--- COM0 = Local / COM1 or COM2
Boot Strap OnLine            <--- Name of Your BBS
5                            <--- Inactive keyboard limit
60                           <--- Length of time caller can use door
