:SYSOP 0000 2359                                         ;
:LEVEL  000  010  020  030  040  050  060  070		 ;
:DAYT   000  000  000  000  000  000  000  000		 ;
:DAYG   000  000  000  000  000  000  000  000		 ;
:WAIT   001  001  000  000  000  000  000  000		 ;
:TIME  0000  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0100  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0200  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0300  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0400  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0500  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0600  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;
:TIME  0700  999  999  999  999  999  999  999  999	 ;

